{ 9 {

List of Tables 2.1 Channel- and Scan Mode- Dependent Properties . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.1 FIRAS Mission Timeline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3.2 FIRAS Mission Timeline, Continued . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.3 FIRAS Sky Coverage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.4 FIRAS MTM Scan Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4.1 FIRAS Facility FPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4.2 FIRAS Facility FDQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4.3 FIRAS Facility FEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.4 FIRAS Mission Periods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.5 FIRAS Facility FSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.6 FIRAS Facility FSS Temperatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.7 Records failed and passed in the FIRAS Facility FIL. . . . . . . . . . . . . 33 4.8 Dependence of Variance on Glitch Rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 5.1 FIRAS IFG Peak Positions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 5.2 χ^2 per Degree of Freedom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 5.3 Number of Spectra in FIRAS Calibration Data . . . . . . . . . . . . . . . 51 5.4 Number of Spectra in FIRAS Skymaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 6.1 Number of IFGs and Relative IFG Weightings in Destriped FIRAS Skymaps 55 7.1 F EF Comparisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 8.1 Spectral Lines Fit in FIRAS Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115